Figure 1. The IC 2006 System.

H i: VLA D-array, 40^{′′} resolution, contours=1 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=13^′ × 13^′.

Reference: Franx, M., van Gorkom, J. H., & de Zeeuw, P. T. 1994, ApJ, 436, 642 and Schweizer, F., van Gorkom, J. H., & Seitzer, P. 1989, ApJ, 338, 770.