Figure 1. The Ring Galaxy System VII Zw 466. H i: VLA C-array, 23^{′′} × 22^{′′} resolution, contours=3 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=5.8^′ × 4.9^′.

Reference: Appleton, P. N., Charmandaris, V., & Struck, C. 1996, ApJ, 468, 532.