Figure 1. The IR luminous merger Arp 193.

H i: VLA C+D-array, 17^{′′} × 16^{′′} resolution, contours=2 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: UH 88^{′′} B-band, FOV=4^′ × 4^′.

Reference: Hibbard, J.E., & Yun, M. S. 1996, in Cold Gas at High Redshift, eds. M. Bremer, H. Rottgering, P. van der Werf, & C. L. Carilli (Dordrecht: Kluwer), 47.