Figure 1. The Mrk 348 System.

H i: Left: VLA D-array, 57^{′′} resolution, contours=5 × 10^{18} cm^{−2} × 2^n. Top right: VLA D-array, 44^{′′} resolution, contours=1 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Bottom right: VLA C-array, 13.6^{′′} × 12.8^{′′} resolution, contours=1 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Optical: Left: DSS, FOV=25^′ ×30^′. Right: KPNO 0.9m B-band, FOV=5^′ × 4^′ (top), 6^′ × 5^′ (bottom).

Reference: Simkin S. M., van Gorkom, J. H., Hibbard, J. E., Hong-Jun, S. 1987, Science, 235, 1367.