Figure 1. The Fornax A System.

H i: VLA DnC-array, 53.7^{′′} × 42.6^{′′} resolution, contours=2 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=33^′ × 27^′.

Reference: Horellou, C., Black, J. H., van Gorkom, J. H., Combes, F., van der Hulst, J. M., & Charmandaris, V. 2001, A&A, submitted.