Figure 1. The NGC 2207/IC 2163 System.

H i: VLA BnC-array, 13.5^{′′} × 12^{′′} resolution, contours=3 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=7 × 7^′.

Reference: Elmegreen, D.M., Kaufman, M., Brinks, E., Elmegreen, B.G., & Sundin, M. 1995, ApJ, 453, 100.