Figure 1. The NGC 3310 System.

H i: WSRT. Upper right panel: 20^{′′} resolution, contours=2 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Lower panels: 60^{′′} resolution, contours=2 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=8.2^′ × 8.0^′ (top), 15.2^′ × 17.1^′ (bottom left). Reference: Kregel, M. & Sancisi, R. 2001, A&A, in press.