Figure 1. The NGC 3359 System.

H i: WSRT. Solid contours: 30^{′′} resolution, levels=3×10^{19} cm^{−2} ×2^n. Dotted contour: 60^{′′} resolution, 5 × 10^{18} cm^{−2}. Optical: DSS, FOV=34^′ × 34^′.

Reference: Boonyasait, Gottesman & Broeils, these proceedings, p. ??.