Figure 1. The NGC 3656 Group.

H i: VLA C+D-array, 25.2^{′′} × 19.7^{′′} resolution, contours=2 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=24^′ × 14^′.

Notes: For close-up of NGC 3656, see Fig. ??.

Reference: Balcells, M., van Gorkom, J.H., Sancisi, R., & del Burgo, C. 2001, AJ, in press.