Figure 1. The One-Armed Spiral NGC 3664.

H i: VLA D-array, 50^{′′} × 43^{′′} resolution, contours=4 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=9^′ × 13^′.

Reference: Wilcots, E., & Prescott, M.K., AJ, 2001, submitted.