Figure 1. The Arp 22 System.

H i: VLA C-array, 26^{′′} × 18^{′′} resolution, contours=1 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=8^′ × 9^′.

Reference: Phookun, B., Mundy, L. G., Teuben, P., Wainscoat, R. J. 1992, ApJ, 400, 516.