Figure 1. The NGC 4532 System.

H i: Dotted contours: Arecibo single dish mapping, contours at (2, 4) × 10^{19} cm^{−2}. Solid contours: VLA C+D-array, 46^{′′} × 42^{′′} resolution, contours=1.8 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n.

Optical: DSS, FOV=18^′ × 18^′.

Reference: Hoffman, G. L., Lu, N. Y., Salpeter, E. E., & Connell, B. M. 1999, AJ, 117, 811.