Figure 1. The Arp 281 System.

H i: WSRT, 87^{′′} × 45^{′′} resolution, contours=2 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=43^′ × 43^′ (top).

Reference: Rand, R. J., & van der Hulst, J. M. 1993, AJ, 105, 2098.