Figure 1. The NGC 4639/4654 System.

H i: VLA C+D-array, 27.5^{′′} × 23.5^{′′} resolution, contours=4 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=24^′ × 20^′.

Reference: Phookun, B., & Mundy, L. G. 1995, ApJ, 453, 154.