Figure 1. The NGC 5018 System.

H i: VLA D-array, 60^{′′} resolution, contours=3 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=28^′ × 26^′.

Reference: Kim, D. -W., Guhathakurta, P., van Gorkom, J. H., Jura, M., & Knapp, G. R. 1988, ApJ, 330, 684.