Figure 1. The Centaurus A System.

H i: VLA D-array, 78^{′′} × 41^{′′} resolution, contours=4 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=30^′ × 30^′.

Reference: Schiminovich, D., van Gorkom, J. H., van der Hulst, J. M., & Kasow, S. 1994, ApJ, 423, L101.