Figure 1. The NGC 5291 System.

H i: VLA C+D-array, 26^{′′} × 15^{′′} resolution, contours=1 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=9^′ × 12^′.

Reference: Malphrus, B. K., Simpson, C. E., Gottesman, S. T., & Hawarden, T. G. 1997, AJ, 114, 1427.