Figure 1. The Arp 84 System.

H i: VLA C+D-array, 18.4^{′′} × 17.7^{′′} resolution, contours=1 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=8^′ × 9^′.

Reference: Kaufman, M., Brinks, E., Elmegreen, B.G., Elmegreen, D.M., Klaric, M., Struck, C., Thomasson, M., & Vogel, S. 1999, AJ, 118, 1577.