Figure 1. The IR Luminous Merger NGC 6670. H i: VLA C-array, 21^{′′} × 17^{′′} resolution, contours=1 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=8^′ × 4^′.

Reference: Wang, W.-H., Lo, K. Y., Gao, Y., & Gruendl, R. A. 2001, AJ, 121, 140.