Figure 1. The Extremely Metal Poor Blue Compact Dwarf SBS 0335−052.

H i: VLA C+D-array, 20.5^{′′} × 15^{′′} resolution, contours=1 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=4^′ × 3^′ (top), 12^′ × 4^′ (bottom).

Reference: Pustilnik, S.A., Brinks, E., Thuan, T.X., Lipovetsky, V.A., & Izotov, Y.I. 2001, AJ, 121, 1413.