Figure 1. The Polar Ring Galaxy UGC 7576. H i: VLA C-array, 10^{′′} resolution.

Optical: Top: DSS. Bottom: WIYN V -band image, FOV=1.8^′ × 1.3^′. Reference: Cox, A.L., & Sparke, L.S. 1996, ASP Conf. Ser. 106, The Minnesota Lectures on Extragalactic Neutral Hydrogen, ed. E.D. Skillman (ASP, SF), 168.